Band 44 - Endstation Hölle

Dieser Band hat bei mir nicht gezündet, da musste ch mich mehr oder weniger durchquälen..

Nicht, weil es ein weiterer Soloband mit Howard und Rolff war, mit Fogg und Passepartout konnte ich so gar nichts anfangen, die Szenarien waren mir zu lang und konnten mich nicht fesseln. Auch die Rolle Ctulhus, der dem ganzen folgten und sich hier und dort einmischte, zündete für mich nicht (auch wenn er der Flammende ist).

Der Guru war geschickt eingebaut und hat mir auch sehr gefallen.

Hintenraus war ich dann froh, dass der ominöse Beutel dann endlich Geschichte war, dieser Band erhält nur durchschnittliche 3 von 5 Sternen.

LG Lessy :alt:
Statistik: Verfasst von lessydragon — Fr Jul 12, 2019 12:42 am