Band 44 - Endstation Hölle

Ich muss gestehen das ich beim lesen dieser Geschichte mich sehr oft fragte; Was zum Teufel habe ich überlesen? Doch zum Ende hin wurden alle Fragen beantwortet. Das Ende war im übrigen sehr witzig. Schlauer H.P.. Auch der Guru war nicht schlecht. Frage mich ob er noch einmal auftauchen wird.
Statistik: Verfasst von woodstock — Fr Apr 06, 2012 8:24 pm